# RTEMS tools setup
binutils_version=2.9.5
binutils_patch_version=19991015
newlib_version=1.8.2
newlib_patch_version=19991015
gcc_version=2.95.1
gcc_patch_version=19991015
gdb_version=4.18
gdb_patch_version=19991015
